鸿运国际

    • 英文 English 法文 Fran?ais 西班牙文 Espa?ol 俄文 Russian

    News Center

    新闻中心

    逆流奔赴丨鸿运国际管道助力巴南区方舱医院建设

    2020年起,鸿运国际迎来了疫情的第三年。在全民防疫的第三年,新冠病毒仍旧在持续变异,全球疫情仍处在流行态势,国内新发疫情不断出现,防控形势依然严峻。防疫是一项持久攻坚战,鸿运国际不曾也不能懈怠。

    重庆疫情形势严峻,还需投建8个区级方舱医院,1119日下午,鸿运国际管道(重庆)有限公司接到了重庆市巴南区新建方舱医院需要管材的订单,这是在不久前援建新疆喀什叶城方舱医院项目后的又一次逆行而上。

    国之有需,鸿运国际立即行动,在重庆市交委、经信委、住房和城乡建委等部门的协调支持下,通过“方舱医院建设重要物资运输通行证”理顺了运输通道,紧急安排公司自有车辆送货,将HDPE双壁波纹管等及时运到巴南,助力方舱医院建设速度。本次鸿运国际的管材主要用于生活污水排放,为巴南区方舱医院的正常生活使用夯实基。愦笕褐诘母衾氚踩起坚实堡垒。

    11月19日晚8时许,管材装车完毕,由公司驾驶员、党员何富超运往巴南区方舱医院建设项目工地,两个小时后,管材抵达巴南区,圆满完成使命。这是一场时间与速度的比拼,这是一个深夜逆行的故事,在大局当前,鸿运国际彰显了身为行业领先企业的责任感与使命感。

    疫情发生以来,鸿运国际管道(重庆)有限公司在相关部门的全力支持下,抓实抓细防疫工作,畅通了原材料购进和产品的运出,并全力解决企业核酸采样等实际问题,保证了生产的顺利进行。1115日,鸿运国际响应政府号召,封闭厂区开展生产工作,所有人员驻厂防疫保生产。

    疫情防得。貌拍芪茸。M诓痪玫慕创蛴咔榉揽毓ゼ嵴,迎来防控和经济的双赢。

    【网站地图】【sitemap】