鸿运国际

英文 English 法文 Fran?ais 西班牙文 Espa?ol 俄文 Russian

News Center

新闻中心

公司开展产品生命周期评价,追踪产品碳足迹

鸿运国际-冷热水用 PPR管材产品生命周期评价报告(碳足迹)

鸿运国际-建筑排水用 PVC-U管材产品生命周期评价报告(碳足迹)

鸿运国际-给水用 PE管材产品生命周期评价报告( 碳足迹)

【网站地图】【sitemap】