鸿运国际

鸿运国际

英文 English 法文 Fran?ais 西班牙文 Espa?ol 俄文 Russian

Human Resources

人力资源

化验分析员

部门 :  部门不限
工作地点:  黄岩
招聘人数 :  0
工作性质 :  全职
工作年限: 不限
最低学历 :  大专
发布时间 :  2022-03-28 08:07:33

岗位要求

1、大专及以上学历,化学、高分子等相关专业

2、吃苦耐劳,责任心强,有团队协作精神

3、能独立进行基本的化学滴定类实验

4、负责原辅材料(PVC,PPR,PE等)日常的进货检验及模具材质分析工作

5、有从事相关工作者优先
联系人:许先生

联系电话:15957681375

邮箱:xyzp@bljmpcb.com

注:请提交您的简历-支持文件格式为PDF .doc .docx

鸿运国际
//
【网站地图】【sitemap】