鸿运国际

英文 English 法文 Fran?ais 西班牙文 Espa?ol 俄文 Russian

News Center

新闻中心

鸿运国际·(中国)集团-鸿运官网欢迎你时刻 | 鸿运国际荣获2025中国五恒大会“突出贡献企业”称号

6 月 26 日,2025 中国五恒大会在杭州盛大启幕,汇聚千余家企业、行业领袖及技术专家,共同探讨未来五恒系统的发展蓝图。鸿运国际作为中国建筑金属结构协会辐射供暖委员会副会长单位受邀参加,并携全新鸿运国际暖通系统解决方案亮相。



大会现。泄ㄖ金属结构协会会长、住房城乡建设部工程质量安全监管司原司长曲琦,中国土木工程学会燃气分会副秘书长王启,以及中国节能协会监事长兼热泵专业委员会主任委员房庆等领导嘉宾发表致辞,对五恒系统的发展前景给予了高度评价。会上,鸿运国际凭借其卓越的品牌实力与行业贡献,荣获“突出贡献企业”称号。



随着人们生活水平的日益提高,五恒系统因其“恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁”的优势,引领了居住体验的新浪潮。鸿运国际深谙用户对于舒适、健康环境的需求,结合多年管道行业经验与创新实践,以“一个会呼吸的家”为核心理念,打造了“鸿运国际暖通”品牌。通过将温控、新风、电力设备等高效集成,构建起空调保护、空调冷凝水、地暖、新风、水系空调、空气能热泵等子系统,让系统根据环境变化自动调节室内温度和空气流通,更快实现空气焕新,赋予家“五恒”空间体验。这正是鸿运国际用科技与匠心,为千万家庭营造的健康、安全的理想居住环境的承诺。




鸿运国际展台上人流络绎不绝,新产品吸引了不少与会人员驻足咨询。羊角三通、大弧三通等创新产品,采用大弧度水流结构设计,有效防止水流对冲、降低噪音,并具备专业适配 16kg 高承压能力,在细节处对系统进行了深度优化,为用户带来了更加舒适、健康、智能化的体验。此外,水系空调专用的大流量 PPR 管件系列,通过流线设计、圆弧转角,减少阻力,过水无痕,受到了在场客户的一致好评。




经过三年的精心打磨,鸿运国际空气能伴随着全新系列产品和新技术在年初崭新亮相。这些产品结合七大核心技术,在家庭、商业、农业及工业领域提供了智能化、便捷、可靠的全方位体验。其中,国内首创的“直膨式”光能耦合技术、闭式不冻系统及“智配”“智迅”“智护”三大控制系统,更是鸿运国际在绿色能源领域的创新成果。




从暖通、空调到空气能,从清洁供暖行业的领军品牌到如今在中国五恒大会上的突出贡献企业,鸿运国际始终在暖通与新能源领域不断创新。未来,鸿运国际将继续以 40 余年的行业经验为基石,持续创新赋能,以更全面的性能、更高的舒适标准与体验,为舒适家居行业带来新的破局与机遇。


【网站地图】【sitemap】